zh	共用洗衣机会传播病毒吗？家中卫生间需要如何清洁？酒精消毒有哪些误区？关于新冠病毒，这些最新信息需要你了解！
ko	공용세탁기를 통한 바이러스 전파가 가능할까? 화장실은 어떻게 청소해야 할까? 우리가 잘못 알고 있는 알코올 소독 상식은? 신종 코로나바이러스와 관련한 새로운 정보들을 모아봤다.

zh	太极拳八段锦对患者有益
ko	태극권 운동법…체질 개선과 건강 회복에 도움

zh	患者在隔离病区常表现出焦虑、失眠、腹胀，通过中医药治疗后得到明显缓解。八段锦太极拳能明显增强患者体质、加快康复，对患者有益。
ko	격리병실에 있는 환자들은 초조, 불면증, 복부 팽만감 등의 증상을 호소했는데 중의약 치료를 통해 이런 증상들이 개선됐다. 태극권 운동법은 환자의 체질을 개선하고 건강을 회복하는 데 도움이 되는 것으로 나타났다.

zh	在武汉方舱医院，医疗人员带领患者练习太极拳。
ko	우한(武漢) 팡창병원(方艙醫院: 임시 간이병원)에서 의료진이 환자들에게 태극권을 가르치고 있다. 

zh	中药能快速改善轻症患者症状
ko	중의약…경증 환자의 증상 개선에 도움

zh	中医药治疗轻症方面表现在能快速改善患者症状，对病人退烧、减少咳嗽，咽喉痛、极度食欲不振、乏力改善比较明显。
ko	중의약은 경증 치료 분야에서 환자의 증상을 빨리 개선할 수 있다. 열을 내리고, 기침을 줄이며, 인후통, 식욕부진, 피로감을 개선하는 효과가 있다.

zh	家里没有密切接触者，卫生间一般清洁就可以
ko	밀접 접촉자가 없는 가정이라면 화장실은 일반적인 청소로 족해

zh	如果家里没有确诊患者、无症状感染者或密切接触者，卫生间做一般的清洁卫生就可以。如果家里有密切接触者，可用含氯的消毒剂清洁厕所，并用消毒液擦拭马桶的按钮、圈垫、马桶内部及厕所门把手等。
ko	확진 환자나 무증상 감염자 혹은 밀접 접촉자가 없는 가정이라면 화장실은 일반적인 청소를 통한 위생관리로도 충분하다. 밀접 접촉자가 있는 가정이라면 염소소독제로 화장실을 청소하고, 소독액으로 변기 물 내리는 버튼, 변기 커버, 변기 내부 및 화장실 문 손잡이 등을 닦는다.

zh	共用洗衣机传播病毒的可能性极小
ko	공용세탁기를 통한 바이러스 전파 가능성은 극히 낮다

zh	新冠病毒最主要的传播方式还是呼吸道飞沫近距离传播和接触传播。目前国内外调查提示潜伏期有传染性的可能性比较大，有待进一步确证。但共用洗衣机传播病毒的可能性极小，大家可以放心。
ko	신종 코로나바이러스의 주요 전파방식은 호흡기관 비말 근거리 전파와 접촉 전파다. 현재 국내외 조사에서 잠복기 전염 가능성이 제기됐지만 확증이 필요하다. 공용세탁기를 통해 바이러스가 전파될 가능성은 극히 낮다.

zh	建议外出后用75%酒精擦拭手机
ko	귀가 후 75% 알코올로 휴대폰 닦기

zh	外出回到家后，建议关闭手机电源，蘸取75％的酒精或用其他对电子产品没有损害的消毒纸巾擦拭手机表面。如果外出没有使用手机，就不必对手机表面进行消毒。
ko	귀가한 후에는 휴대폰 전원을 끄고 75% 알코올을 묻힌 티슈나 전자제품에 무해한 소독 티슈로 휴대폰 표면을 닦을 것을 권장한다. 외부에서 휴대폰을 사용하지 않았다면 휴대폰 표면을 굳이 소독할 필요는 없다.

zh	酒精不可用于大面积擦拭和托擦消毒
ko	넓은 면적 소독에 알코올 사용은 피해야

zh	酒精消毒，最好用在手消毒上，或用在面积较小的物体表面。如果用在空气喷雾消毒或是大面积的擦拭和拖擦消毒，一定是有安全隐患的，应该杜绝。
ko	알코올 소독은 손 소독에 사용하거나 작은 물체의 표면 소독에 사용한다. 공기 분무 소독 혹은 넓은 면적이나 바닥 소독에 알코올을 사용하는 것은 안전상의 위험이 있다.

zh	确诊和疑似病人不应佩戴呼吸阀口罩
ko	확진 환자와 의심 환자는 배기밸브형 마스크 착용하지 말아야

zh	呼吸阀式口罩是单向阀门，呼气时可将阀片吹开排出气体，排气过程中没有过滤层，病人佩戴这种口罩可能会将病毒排出，因此确诊和疑似病人不应佩戴此类口罩。
ko	마스크 본체에 장착된 배기밸브를 통해 공기를 배출하는 배기밸브형 마스크는 필터가 없으므로 환자가 숨을 내쉴 때 바이러스가 배출될 수 있다. 따라서 확진 환자와 의심 환자는 배기밸브형 마스크를 착용해서는 안 된다.

zh	发现疑似、确诊病例应停止使用空调通风系统
ko	의심 환자와 확진 환자 발견시 에어컨 및 환풍장치 사용 중단해야

zh	发现疑似、确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例，或者集中空调通风系统的类型、供风范围等情况不清楚时，应当停止使用空调通风系统。
ko	신종 코로나바이러스 감염 의심 환자나 확진 환자를 발견하거나 중앙집중식 에어컨 및 환풍장치의 유형, 공기 공급 범위 등이 확실하지 않을 때는 에어컨 및 환풍장치의 사용을 중단해야 한다.

zh	发热、乏力、干咳仍是最重要表现
ko	주요 증상은 발열, 피로감, 마른기침

zh	通过对病例临床表现分析表明，不管患者消化道症状是初发症状还是并发症状，发热、乏力、干咳仍是最重要的临床表现。
ko	환자의 임상증상 분석을 통해 초기 증상이나 합병증 모두 발열, 피로감, 마른기침이 가장 중요한 임상증상인 것으로 나타났다.

zh	血浆治疗对危重患者的效果不敢肯定
ko	혈장 치료 효과는 불분명

zh	血浆治疗目前主要用于重症患者。危重患者或极其危重的患者，目前效果不敢肯定。
ko	혈장 치료는 현재 중증 환자에게 주로 적용되고 있다. 위독한 환자나 중태에 빠진 환자에 대한 효과는 불분명하다.

zh	康复两周后可以捐献血浆
ko	회복 2주 후 혈장 기증 가능

zh	捐献血浆对于刚从疾病中恢复的轻症或普通型患者，没有太大影响。建议康复两周以后再捐献，保证身体恢复和病毒得到很好清除。
ko	혈장을 기증하는 것은 막 회복한 경증 환자나 일반 환자에게 큰 영향을 미치지 않는다. 바이러스가 사라지고 건강이 회복된 2주 후 혈장을 기증하기를 권한다.