ko	신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 감염됐다 완치해 격리에서 해제된 후 다시 양성으로 판정받은 '재양성자'를 상대로 바이러스 분리검사를 한 결과 이들 바이러스의 전파력이 거의 없거나 낮은 것으로 판단된다고 방역당국이 22일 밝혔다.
zh	韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬22日在例行记者会上表示，6份新冠病毒（COVID-19）复阳病例样本的病毒培养结果已出炉，未培养出活病毒，说明相应患者几乎没有传染性。

ko	정은경 중앙방역대책본부(방대본) 본부장은 이날 충북 오송 질병관리본부에서 열린 정례 브리핑에서 "재양성자에 대한 바이러스 분리 배양 검사 총 39건을 시행한 결과, 배양 검사가 완료된 6건 모두 '음성'으로 확인됐다"고 밝혔다. 나머지 33건은 검사를 진행 중이다.
zh	郑银敬表示，上述患者的病毒核酸（PCR）检测呈阳性，但病毒分离培养检测呈阴性，据此判断患者不具传染性或传染性很低。39份复阳样本中其余的33例也在进行病毒培养。

ko	정 본부장은 이와 관련, "유전자 증폭(PCR) 검사에서 '양성' 반응을 보였지만 바이러스로 인한 분리 배양은 음성이기 때문에 전염력은 거의 없거나 낮다고 판단한다"고 말했다.
zh	对于今后是否要以病毒培养法作为患者痊愈判断标准的提问，郑银敬表示，该方法缺乏实效性。

ko	그는 코로나19 완치 여부를 판단하는 데 있어 PCR 검사가 아니라 바이러스 분리 검사를 기준으로 해야 하는 것 아니냐는 질문에는 '실효성이 떨어진다'고 답했다.정 본부장은 "대부분 국가는 PCR을 기준으로 격리해제 기준을 채택하는 상황"이라며 "배양 검사는 2주 이상이 소요되고 굉장히 많은 자원이 들어가기 때문에 배양검사로 격리해제 기준을 잡는 것은 현실성이 낮다"고 지적했다.
zh	她表示，大部分国家都以核酸检测结果作为解除隔离的参考标准，而实施病毒培养检测需要大量人力物力，耗时2周以上，可行性相当低。

ko	다만 격리 해제 후 PCR에서 재양성이 나오는 현상을 어떻게 해석할지 검토 후 결과에 따라 격리해제 기준 및 환자 지침을 보완할 계획이라고 설명했다.
zh	就如何解读解除隔离后核酸复阳这一现象，郑银敬表示，将根据研究结果进一步完善相关标准和指南。

ko	이날 기준으로 국내 코로나19 재양성자는 총 207명으로 집계됐다. 전날보다 15명 늘었다.
zh	截至当天，韩国共有207例核酸复检阳性病例，较前一天增加15例。